DEFINITION MODULE DCQScrn;

(*	
  Some useful routines coded in assembler for speed...



*)
FROM	SYSTEM IMPORT LONGWORD,WORD, BYTE;

FROM    DCGlobal	IMPORT HiResScreen, MedResScreen;

PROCEDURE HiToMedRes( VAR hi : HiResScreen; VAR med : MedResScreen);

PROCEDURE ClearScreen( VAR hi : HiResScreen );

END DCQScrn.
